新利luck18

中文

  • English

  • fran?ais

  • Deutsch

  • русский

  • ???

  • 中文

GTCAP CAK39H 液体钽电容器,,,,,, ,高可靠性

CAK39H 液体钽电容器,,,,,, ,高可靠性,,,,,, ,零缺陷,,,,,, ,高品质。。。。。。。 。普遍应用于 宇航,,,,,, ,卫星,,,,,, ,航空航天装备,,,,,, ,导弹武器装备等有可靠性指标的电子装备中。。。。。。。 。

  • 品牌:

    GTCAP

  • 天生地点:

    上海

  • 产品型号:

    CAK39H

  • 额定容量:

    10μF~2200μF

  • 额定电压:

    15V~125V

  • 产品特点:

    全钽外壳,,,,,, ,有可靠性指标,,,,,, ,低泄电流

  • 起订数目:

    10pcs

  • 支付方法:

    现款现货

  • 颜色:

    银色

  • 交付周期:

    30天

  • 原产地:

    中国
产品详情

CAK39H  军标液体钽电容器


(全钽外壳,,,,,, ,高可靠性)


 

 

简介和特点

● 全钽外壳,,,,,, ,轴向引出,,,,,, ,带绝缘套管,,,,,, ,气密封
● 有正负极性,,,,,, ,耐高纹波电流,,,,,, ,低ESR,,,,,, ,低泄电流,,,,,, ,寿命长
● 普遍应用于 宇航,,,,,, ,卫星,,,,,, ,航空航天装备,,,,,, ,导弹武器装备等有可靠性指标的电子装备中。。。。。。。 。
● 执行标准:国军标 GJB733A-96,QJ/PWV319-2010

主要手艺性能

● 使用温度规模: -55℃~+125℃(>125℃ 时,,,,,, ,施加降额电压);
● 容量规模: 10μF~2200μF
● 容量公差: K=±10% ,M=±20%
● 额定电压: 15V~125V
● 耐反向电压能力: 1.5V

订购要领

(新利luck18型号: GTCAK39H-227K050T2)

GT

CAK39H

227

K

050

T2

品牌名称

型号

标称容量

容量公差

额定电压

尺寸代码

Green Tech

军标液体钽电容器

227: 22X107(pF)

第一位和第二位数字为有用数字,,,,,, ,第三位数为指数,,,,,, ,在有用数字后面加0的个数

K=±10%
 M=±20%

15V=015
25V=025
30V=030

50V=050

60V=060

100V=100
125V=125

T1

T2

T3

T4




留言
若是您对新利luck18产品感兴趣,,,,,, ,想相识更多详情,,,,,, ,请在这里留言,,,,,, ,我们会尽快回复您。。。。。。。 。
相关产品
液体钽电容器 GTCAP CA30 CA30-M液体钽电容器 轴向引出

GTCAP CA30 CA30-M液体钽电容器 轴向引出

CA30 液体钽电容器体积小,,,,,, ,泄电流小,,,,,, ,寿命长,,,,,, ,电性能稳固,,,,,, ,可靠性高,,,,,, ,普遍应用于通讯装备,,,,,, ,仪器仪表等电子装备的直流或脉冲电路中。。。。。。。 。
液体钽电容器厂家,,,,,, ,GTCAP CA301 液体钽电容器,,,,,, ,轴向引出金属外壳

CA301 液体钽电容器,,,,,, ,轴向引出金属外壳

CA301 液体钽电容器,,,,,, ,轴向引出金属外壳,,,,,, ,体积小,,,,,, ,有正负极性,,,,,, ,泄电流小,,,,,, ,寿命长,,,,,, ,高可靠性,,,,,, ,普遍应用于通讯装备,,,,,, ,仪器仪表装备的直流或者脉冲电路。。。。。。。 。
同向引线液体钽电容器 GTCAP CA30T 液体钽电容器,,,,,, ,金属外壳同向引线

GTCAP CA30T 液体钽电容器,,,,,, ,金属外壳同向引线

CA30T 液体钽电容器,,,,,, ,金属外壳同向引线,,,,,, , 体积小,,,,,, ,泄电流小,,,,,, ,寿命长,,,,,, ,电性能稳固,,,,,, ,可靠性高。。。。。。。 。普遍应用于:通讯装备,,,,,, ,仪器仪表等电子装备的直流或脉冲电路中。。。。。。。 。
液体钽电容器, CA30, CA30-M, GTCAP GTCAP CA30M液体钽电容器,,,,,, ,金属外壳轴向引出 半密封 高品质 高可靠

GTCAP CA30M液体钽电容器,,,,,, ,金属外壳轴向引出 半密封 高品质 高可靠

CA30M液体钽电容器,,,,,, ,金属外壳轴向引出半密封,有正负极性,,,,,, ,轴向引出,,,,,, ,体积小,,,,,, ,泄电流小,,,,,, ,高可靠性,,,,,, ,寿命长,普遍应用于:通讯装备,,,,,, ,仪器仪表等直流或脉冲电路。。。。。。。 。
气密封液体钽电容器 GTCAP 厂家专业定制 CA31液体钽电容器, 轴线引线,,,,,, ,金属外壳,,,,,, ,气密封

GTCAP 厂家专业定制 CA31液体钽电容器, 轴线引线,,,,,, ,金属外壳,,,,,, ,气密封

CA31液体钽电容器,,,,,, ,轴线引线,,,,,, ,金属外壳,,,,,, ,气密封,,,,,, ,有正负极性。。。。。。。 。普遍应用于:通讯装备,,,,,, ,仪器仪表等电子装备的直流或脉冲电路中。。。。。。。 。
军标液体钽电容器 GTCAP 定制 CAK39HE 液体全钽钽电容器,,,,,, ,高可靠性,,,,,, ,高品质

GTCAP 定制 CAK39HE 液体全钽钽电容器,,,,,, ,高可靠性,,,,,, ,高品质

CAK39HE 液体钽电容器,,,,,, ,可靠,,,,,, ,清静、高品质。。。。。。。 。普遍应用于 宇航,,,,,, ,卫星,,,,,, ,航空航天装备,,,,,, ,导弹武器装备等有可靠性指标的电子装备中。。。。。。。 。
留言 接待来到 GTCAP
若是您对新利luck18产品感兴趣,,,,,, ,想相识更多详情,,,,,, ,请在这里留言,,,,,, ,我们会尽快回复您。。。。。。。 。

首页

产品

关于

联系新利luck18
【网站地图】